\section{Ploticus}
\label{sec:ploticus}
Ploticus es una herramienta para creación de gráficas.
Las gráficas son mostradas directamente por pantalla o bien son almacenadas en diversos formatos como ps, eps, svg, png o jpeg.
Su forma de uso básica es mediante línea de comandos y como parámetros se deben pasar los datos del tipo de gráfica (barra, puntos, líneas, línea de vida,...), el formato de salida y los datos númericos pasados en parejas (x,y).
Su formato de línea de comandos lo hace muy adecuado tanto para servidores web a la hora de mostrar estadísticas como de apoyo a cualquier lenguaje de programación que pueda llamarlo y posteriormente mostrar la imagen generada.
El hecho también se distribuya como librería permite crear {\it bindings} para lenguajes como {\it Perl} o {\it Python}.

A partir de esta herramienta, podremos mostrar gráficamente la evolución de la eficiencia en la interfaz web.

La diferencia que ha hecho que escogiéramos esta herramienta antes que otras herramientas de creación de gráficas para {\it Python} como {\it PyPlot} o {\it PyX} es que, en {\it ploticus}, como podemos ver en la figura \ref{fig:plotaxis}, si los valores de la coordenada horizontal no sigue una secuencia concreta, el margen entre los puntos será relativo a la distancia que haya entre los valores, mientras que en {\it PyPlot} y {\it PyX}, el margen entre puntos siempre es igual, independiente de si la secuencia de valores es regular o irregular.

\begin{figure}[!ht] 
	\centering
	\fbox{\pdfimage width 6in {Imagenes/plotaxis.png}}
	\caption{eje de coordenadas de ploticus} 
	\label{fig:plotaxis}
\end{figure} 
